各位高手帮帮忙，virtualbox下怎么使用usb转串口，在虚拟系统下已经装好驱动

我用的是ubuntu9.10作为主机，在系统里装了个virtualbox，里面装windowsXP。
由于是本，所以没有串口，只好用usb转串口。我在windowsXP下已经装上了usb转串口的光盘驱动，但是并没有显示新硬件安装。
是否要在两个系统下都装上驱动才可以，如果是，我用的是友善之臂送的usb转串口，里面只有redhat的驱动安装，是否可以使用？
谢谢。。。
统计信息: 发表于 由 爱电脑的菜鸟 — 2010-02-21 18:04